electrometerINPUTGNDpower supply

probe

500 V MAX

GND30V

DC VOLTS

305001000

OFFVARIABLERANGEDC VOLTS caution high voltage30VDC+-500&1000VDC+PASCO scientificMODEL 9049 DC power supply

PsDC VOLTS zeroadj lockcheckOUTPUTINPUT GND offon

10030103BBPASCOscientificMODEL 9054AELECTROMETER

FUNCTIOND.C.voltszeroopenAB