AMPLITUDEMODEL PI-9587KHz 10-100

PASCO scientific

PsGND8W600WTRIG

FREQ

RANGE

KHz 0.1-10Hz 1-100Hz 0.1-10

DIGITAL FUNCTIONGENERATOR-AMPLIFIER

OFFONFREQUENCY